 -1.112511954E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.039434E+00  dx in pixels
 -3.393160E+01  dy in pixels
      1.014124  scalx
      1.022588  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
