 -1.153485364E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.975600E+00  dx in pixels
 -2.205240E+01  dy in pixels
      1.015900  scalx
      1.020490  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
