 -1.012256428E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.671432E+00  dx in pixels
 -3.624679E+01  dy in pixels
      1.014944  scalx
      1.022606  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
