 -1.147846228E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.865800E+00  dx in pixels
 -2.048690E+01  dy in pixels
      1.016479  scalx
      1.020377  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
