 -1.177110941E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.000600E+00  dx in pixels
 -2.186760E+01  dy in pixels
      1.015380  scalx
      1.022315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
