 -9.578347411E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.036291E-01  dx in pixels
 -5.136027E-02  dy in pixels
      1.023060  scale x
      1.026732  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
