 -1.073754652E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.921788E+00  dx in pixels
 -3.562292E+01  dy in pixels
      1.015561  scalx
      1.022009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
