 -1.090411410E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.655729E+00  dx in pixels
 -3.413295E+01  dy in pixels
      1.016285  scalx
      1.020870  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
