 -1.174705250E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.602000E-01  dx in pixels
 -1.981480E+01  dy in pixels
      1.017781  scalx
      1.019161  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
