 -9.676058260E-03 -1.444218360E-03 -9.378725126E-04 -1.358101320E-03  rotation in radian
 -1.791998E+00  dx in pixels
 -3.627818E+01  dy in pixels
      1.014507  scalx
      1.022311  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
