 -1.054191986E-02 -1.444218360E-03 -9.378725126E-04 -1.358101320E-03  rotation in radian
 -4.172600E+00  dx in pixels
 -2.202610E+01  dy in pixels
      1.015983  scalx
      1.020887  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
