 -8.778903881E-03 -3.471490841E-03 -2.121598307E-03 -3.143005934E-03  rotation in radian
 -3.807500E+00  dx in pixels
 -2.211450E+01  dy in pixels
      1.016261  scalx
      1.021074  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
