 -7.075056582E-03 -4.611930054E-03 -2.752907626E-03 -4.095414304E-03  rotation in radian
  5.371537E-01  dx in pixels
 -3.568543E+01  dy in pixels
      1.014886  scalx
      1.022059  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
