 -7.672568682E-03 -4.611930054E-03 -2.752907626E-03 -4.095414304E-03  rotation in radian
 -2.383700E+00  dx in pixels
 -2.273880E+01  dy in pixels
      1.016382  scalx
      1.020725  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
