 -1.212334688E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.157100E+00  dx in pixels
 -1.849270E+01  dy in pixels
      1.012613  scalx
      1.025343  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
