 -1.203089618E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.248462E-01  dx in pixels
  3.915201E-02  dy in pixels
      1.019516  scale x
      1.029096  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
