 -1.171104675E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.633600E+00  dx in pixels
 -1.976020E+01  dy in pixels
      1.016856  scalx
      1.020568  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
