 -1.143925650E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.960935E-01  dx in pixels
 -3.417878E+01  dy in pixels
      1.013166  scalx
      1.024515  scaly
        36.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
