 -1.217420470E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.697600E+00  dx in pixels
 -2.112800E+01  dy in pixels
      1.014698  scalx
      1.023228  scaly
        36.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
