 -1.002155708E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.928766E+00  dx in pixels
 -3.617521E+01  dy in pixels
      1.016836  scalx
      1.021120  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
