 -1.097284308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.953800E+00  dx in pixels
 -1.904160E+01  dy in pixels
      1.017738  scalx
      1.020154  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
