 -1.079540151E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.245700E+01  dx in pixels
 -3.100773E+01  dy in pixels
      1.014263  scalx
      1.022882  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
