 -1.197935151E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.094100E+00  dx in pixels
 -1.375100E+01  dy in pixels
      1.016188  scalx
      1.021965  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
