 -1.192004108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.678100E+00  dx in pixels
 -1.390040E+01  dy in pixels
      1.017013  scalx
      1.020936  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
