 -1.052371296E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.258844E+01  dx in pixels
 -3.169109E+01  dy in pixels
      1.014848  scalx
      1.021348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
