 -1.106467600E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.967444E+00  dx in pixels
 -3.121931E+01  dy in pixels
      1.013579  scalx
      1.024067  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
