 -1.123282844E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.547620E+00  dx in pixels
 -2.960525E+01  dy in pixels
      1.013945  scalx
      1.022740  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
