 -1.077197487E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.196675E+00  dx in pixels
 -3.184435E+01  dy in pixels
      1.016097  scalx
      1.020739  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
