 -1.118739718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.055234E+00  dx in pixels
 -2.948811E+01  dy in pixels
      1.014209  scalx
      1.023804  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
