 -1.179850778E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.067000E-01  dx in pixels
 -1.427620E+01  dy in pixels
      1.016045  scalx
      1.022839  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
