 -1.062036116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.814977E+00  dx in pixels
 -3.348636E+01  dy in pixels
      1.014313  scalx
      1.022223  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
