 -9.284918340E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.115189E+00  dx in pixels
 -3.608864E+01  dy in pixels
      1.021077  scalx
      1.016338  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
