 -1.057803634E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.595200E+00  dx in pixels
 -1.894140E+01  dy in pixels
      1.023213  scalx
      1.014438  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
