 -1.129723365E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.628500E+00  dx in pixels
 -1.682720E+01  dy in pixels
      1.013343  scalx
      1.022437  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
