 -9.944780852E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.182483E+00  dx in pixels
  5.545315E+01  dy in pixels
      1.030766  scale x
      1.019261  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
