 -1.138895658E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.135986E-01  dx in pixels
 -3.025642E+01  dy in pixels
      1.014126  scalx
      1.022654  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
