 -1.018832216E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.504804E+00  dx in pixels
 -3.357563E+01  dy in pixels
      1.015305  scalx
      1.021749  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
