 -1.158005616E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.164300E+00  dx in pixels
 -1.360570E+01  dy in pixels
      1.017247  scalx
      1.020281  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
