 -1.155294938E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.744567E+00  dx in pixels
 -2.908698E+01  dy in pixels
      1.014034  scalx
      1.022742  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
