 -1.130550268E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.852900E+00  dx in pixels
 -1.792640E+01  dy in pixels
      1.015409  scalx
      1.021600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
