 -1.155515189E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.875645E-01  dx in pixels
 -2.848885E+01  dy in pixels
      1.014134  scalx
      1.022520  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
