 -1.158872580E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.874864E-01  dx in pixels
 -2.848669E+01  dy in pixels
      1.014066  scalx
      1.022406  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
