 -1.136626150E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.280500E+00  dx in pixels
 -1.724710E+01  dy in pixels
      1.015881  scalx
      1.021239  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
