 -1.133852835E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.824100E+00  dx in pixels
 -1.856070E+01  dy in pixels
      1.016337  scalx
      1.021373  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
