 -1.073686117E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.990800E+00  dx in pixels
 -1.701490E+01  dy in pixels
      1.017794  scalx
      1.019362  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
