 -1.112116450E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.293736E+00  dx in pixels
 -2.818998E+01  dy in pixels
      1.010067  scalx
      1.028856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
