 -1.145048123E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.755400E+00  dx in pixels
 -1.352700E+01  dy in pixels
      1.015974  scalx
      1.022404  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
