 -1.104802715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.770892E+00  dx in pixels
 -2.863890E+01  dy in pixels
      1.012430  scalx
      1.024550  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
