 -1.149193820E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.972800E+00  dx in pixels
 -1.460660E+01  dy in pixels
      1.018366  scalx
      1.019059  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
