 -1.065571343E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.409417E+00  dx in pixels
 -2.894937E+01  dy in pixels
      1.015622  scalx
      1.021036  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
